0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800

Originaldaten Gauss Fit

Counts

Zeit (ns)

Zeitliches Aufl�sungsverm�gen

Halbwertsbreite 7.63233–0.04142 ns