30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 0 100 200 300 400 500 600 700

Counts

Zeit (ns)

Lichtgeschwindigkeitsmessung

Zeitliche Aufl�sung

Lichtgeschwindigkeit x_c=44.5331–0.04225 x_c=42.95079–0.01989

t